\section{Login}

\par Pour utiliser D'Astre.Net, l'utilisateur doit se connecter sur \url{dastre_url.serveur.domaine}.

\par La premiere page qui apparaît invite l'utilisateur à s'identifier.
L'utilisateur doit saisir son nom ainsi que son mot de passe, puis taper sur 
la touche "Entrée" ou cliquer sur "\verb+Envoyer+".


\texima{sommaire}{12cm}{9cm}

\section{Le Menu}

\par Sur la gauche de l'écran est présent un menu spécifique à l'utilisateur.
Ce menu est composé de plusieurs rubriques (Informations, Actions, etc...), le
contenu de chaque rubrique étant indiqué sous le nom de la rubrique.\\

\par La rubrique "Information" indique l'utilisateur dont la session est ouverte, 
et permet à celui-ci de quitter sa session à la fin de son travail.

\par La page "Sommaire ramène l'utilisateur à la page d'entrée de D'Astre.Net. \\

\par Les autres rubriques correspondent à des pages spécifiques de l'application, 
et leur accès est limité en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.
