INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (1,1,'FOO1',145);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (2,2,'FOO2',770);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (3,2,'FOO3',500);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (4,1,'FOO2',65);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (5,6,'FOO2',90);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (6,5,'FOO1',480);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (7,3,'FOO1',100);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (8,3,'FOO3',800);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (9,3,'FOO4',520);
INSERT INTO Ligne_de_commande(numero_ldc, numero_com, reference_fournisseur, quantite)
  VALUES (10,4,'FOO4',260);
