\chapter{Le développement}

\section{Outils utilisés pour le développement}

\subsection{Travail collaboratif}

\par Nous avons travaillé ensemble gr{\^a}ce à CVS (Concurrent Versions System). Notre projet a été hébergé chez {\em Sourceforge.net}.
Le CVS permet la modification du code du projet en m{\^e}me temps par plusieurs personnes. Les modifications et les mises à jour de chacun des membres du projet sont diffusées instantanément, avec un risque minimisé de conflits lors des modifications du m{\^e}me code.


\subsection{Moyens techniques}

\par Chacun selon nos préférences, nous avons utilisés des machines sous GNU/Linux ou Microsoft Windows et codé avec Vim.
La personne sous Microsoft Windows avait une session graphique sur un serveur GNU/Linux, appartenant a un autre membre du projet,
gr{\^a}ce à l'utilisation de VNC (Virtual Network Computing {\em www.realvnc.com}).
Cela afin de permettre à l'utilisateur de Microsoft Windows de pouvoir
tester la bibliothèque dans les meilleures conditions, car sous
Microsoft Windows l'utilisateur n'est pas prévenu des
{\em segmentation fault} et autres erreurs système. 
